% Abstrakt

\begin{abstract-english}
	
\begin{otherlanguage}{english}
This work focuses on the design of an AC appliance degradation detector. The goal is to implement a~device in the form of a~power-plug adapter that could be used to monitor and study the characteristics of the AC current.

A~prototype with a~STM32\,F3 processor and an ESP8266 programmable WiFi module has been realised, together with a~custom firmware for both processors, which allows easy access to the measurements and charts using a~web browser. The device also supports regular reporting to a~Xively or ThingSpeak monitoring server.
\end{otherlanguage}

\end{abstract-english}


\begin{abstract-czech}
	
Tato práce se zabývá implementací detektoru poruch a~degradací síťového spotřebiče pomocí analýzy časového průběhu odebíraného proudu. Cílem je navrhnout a~realizovat přístroj ve formě zásuvkového adaptéru, který by bylo možné použít k~monitorování připojeného zařízení.

V~rámci práce byl realizován prototyp přístroje s~procesorem řady STM32\,F3 a~programovatelným WiFi modulem ESP8266. Zařízení umožňuje pohodlné ovládání a~zobrazení grafů spektra a~průběhu proudu pomocí webového rozhraní. Dále je podporováno pravidelné hlášení stavu na servery Xively a~ThingSpeak.

\end{abstract-czech}
